1960 65 70 75 80 85 90 95 70 80 90 100 110 120 Ind

70 80 90 100 110 120 Ind

FIM/DEM reaalinen kurssi yksikk�ty�voimakustannuksilla laskettuna,

100 = 1960-1997 keskiarvo

ETLA S97.4/b45