0 20 40 60 80 100 120 140 USD

0 200 400 600 800 1000

1200

1400 Kpl Öljyn hinta ja öljynporaustornien määrä Yhdysvalloissa

2010 11 12 13 14 15 16 17

Öljyn (Brent) hinta dollareissa (ast. vas.) Yhdysvaltojen öljynporaustornit (ast. oik.)

Lähde: Baker Hughes, a GE company. ETLA S17.2/b275