Er�iden Euribor-korkojen kehitys

vuonna 1999

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 %

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 %

I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII

3 kk

12 kk 5 kk 4 kk

2 kk 1 kk

ETLA S99.4/b103