-80

-40

0

40

Saldo

-80

-40

0

40

Saldo

Tilauskanta ja kapasiteetti

Rakentaminen

2006 08 10 12 14 16 18 20

Kapasiteetti

Tilauskanta

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto.

Liikaa

Liian vähän

Norm. suurempi

Norm. pienempi

ETLA S18.1/af01c