Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden hyödykevirrat vuonna 2016

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,3 mrd. EUR

PANOSKÄYTTÖ TUOTOS

Sisäinen välituotekäyttö Kumi- ja muoviteollisuus

Palvelut

Tuonti

Muut panokset

Työvoimakustannukset

Pääomakustannukset

Palvelut

Vienti

Investoinnit

Muu käyttö

Lähde: Tilastokeskus. ETLA S18.1/a13h